/* eslint-disable import/no-anonymous-default-export */
import React from 'react';

export default () => {
  return (
    <div id="mesContainer">
      <img
        src={'https://ng-website.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/assets/fac2.jpg'}
        alt=""
        style={{ width: '100%' }}
      />
      <div className="content">
        <h2 className="title">WMS智能仓储管理系统</h2>
      </div>
      <div className="cpjs bgjs">
        <h3>产品介绍</h3>
        <p>
          南高智能仓储管理系统(WMS)是应用于仓储作业管理的仓储信息化管理系统。系统主要负责入库业务、出库业务、库存调拨、库存移库等业务，并具有充分的可扩展性，能够与现有系统的接口集成，和企业内其它系统协同运作。实时掌控仓储库存、物料批次管控、库位库容监控、精确上下架，帮助现场作业人员提高作业准确率、作业效率，降低仓库损耗。企业实现精确的数字分析、实时管理，加速资金周转，提升供应链响应速度，增强公司整体竞争能力。{' '}
        </p>
      </div>
      <div className="cpjs">
        <h3>业务框架</h3>
        <img
          src={'https://ng-website.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/assets/kjc.jpg'}
          alt=""
        />
      </div>
      <div className="cpjs">
        <h3>应用模块</h3>
        <img
          src={'https://ng-website.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/assets/mds.png'}
          alt=""
        />
      </div>
      <div className="cpjs">
        <h3>应用效益</h3>
        <img
          src={'https://ng-website.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/assets/xys.jpg'}
          alt=""
        />
      </div>
    </div>
  );
};
